LIBRARY MDI

DESCRIPTION 'MDI DLL - The San Francisco Canyon Company Incorporated'

PROTMODE
EXETYPE OS2

STUB 'os2stub.exe'

CODE LOADONCALL

DATA SHARED

HEAPSIZE 1024

EXPORTS
  MDIINITIALIZE              @1
  MDIDESKTOPWNDPROC          @2
  MDIDOCUMENTWNDPROC         @3
  MDIDOCUMENTUNHIDEDLGPROC   @4
  _MDICreateDesktop          @5
  _MDICreateDocument         @6
